-- ERP API 管理平台数据库表创建脚本
-- 执行顺序：先创建 erp_api_config，再创建 erp_api_param，最后创建 erp_api_stats

USE hzhub;

-- 1. API 配置主表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS erp_api_config (
    api_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT COMMENT 'API ID',
    api_name VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'API名称',
    api_path VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT 'API路径（如 /erp/dynamic/customer/list）',
    api_method VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'GET' COMMENT 'HTTP方法（GET/POST）',
    api_desc VARCHAR(500) COMMENT 'API描述',
    api_version VARCHAR(10) DEFAULT 'v1' COMMENT 'API版本号（v1/v2）',

    -- 数据源配置
    data_source VARCHAR(50) DEFAULT 'erp' COMMENT '数据源名称',

    -- SQL配置
    sql_template TEXT NOT NULL COMMENT 'SQL模板（支持参数占位符 #{paramName}）',
    result_type VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'LIST' COMMENT '结果类型（LIST/SINGLE/COUNT）',

    -- 分页配置
    support_pagination TINYINT(1) DEFAULT 0 COMMENT '是否支持分页',
    page_param_name VARCHAR(50) DEFAULT 'pageNum' COMMENT '页码参数名',
    size_param_name VARCHAR(50) DEFAULT 'pageSize' COMMENT '页大小参数名',

    -- 权限配置
    require_auth TINYINT(1) DEFAULT 0 COMMENT '是否需要认证',
    permission_code VARCHAR(100) COMMENT '权限标识（如 erp:customer:list）',

    -- 缓存配置
    enable_cache TINYINT(1) DEFAULT 0 COMMENT '是否启用缓存',
    cache_key_template VARCHAR(200) COMMENT '缓存键模板（支持参数占位符）',
    cache_ttl INT DEFAULT 300 COMMENT '缓存过期时间（秒）',

    -- 来源表信息
    source_table VARCHAR(100) COMMENT '来源表名',
    source_table_comment VARCHAR(500) COMMENT '来源表描述',

    -- 状态
    status TINYINT(1) DEFAULT 1 COMMENT '状态（0禁用 1启用）',
    create_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
    update_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
    create_by VARCHAR(50) COMMENT '创建者',
    update_by VARCHAR(50) COMMENT '更新者',
    remark VARCHAR(500) COMMENT '备注'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='ERP动态API配置表';

-- 创建索引
CREATE INDEX idx_api_path_method ON erp_api_config(api_path, api_method, api_version);
CREATE INDEX idx_status ON erp_api_config(status);
CREATE INDEX idx_source_table ON erp_api_config(source_table);

-- 2. API 参数配置表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS erp_api_param (
    param_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT COMMENT '参数ID',
    api_id BIGINT NOT NULL COMMENT '所属API ID',

    -- 参数基本信息
    param_name VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '参数名称',
    param_desc VARCHAR(500) COMMENT '参数描述',
    param_type VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'String' COMMENT '参数类型（String/Integer/Long/Date/Boolean）',

    -- 参数位置
    param_position VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'QUERY' COMMENT '参数位置（QUERY/BODY）',

    -- 参数验证
    is_required TINYINT(1) DEFAULT 0 COMMENT '是否必填',
    default_value VARCHAR(200) COMMENT '默认值',

    -- SQL映射
    sql_param_name VARCHAR(100) COMMENT 'SQL参数名',

    -- 排序
    sort INT DEFAULT 0 COMMENT '排序',
    create_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
    update_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='ERP动态API参数配置表';

-- 创建索引和外键
CREATE INDEX idx_api_id ON erp_api_param(api_id);
ALTER TABLE erp_api_param ADD CONSTRAINT fk_api_param_api
    FOREIGN KEY (api_id) REFERENCES erp_api_config(api_id) ON DELETE CASCADE;

-- 3. API 调用统计表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS erp_api_stats (
    stats_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT COMMENT '统计ID',
    api_id BIGINT NOT NULL COMMENT 'API ID',

    -- 调用信息
    call_time DATETIME NOT NULL COMMENT '调用时间',
    call_params TEXT COMMENT '调用参数（JSON）',
    response_time INT COMMENT '响应时间（ms）',
    call_status VARCHAR(10) COMMENT '调用状态（SUCCESS/ERROR）',

    -- 错误信息
    error_message TEXT COMMENT '错误消息',
    error_stack TEXT COMMENT '错误堆栈',

    -- 客户端信息
    client_ip VARCHAR(50) COMMENT '客户端IP',
    user_id VARCHAR(50) COMMENT '用户ID',

    create_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='ERP动态API调用统计表';

-- 创建索引
CREATE INDEX idx_api_id_time ON erp_api_stats(api_id, call_time);
CREATE INDEX idx_call_status ON erp_api_stats(call_status);
CREATE INDEX idx_response_time ON erp_api_stats(response_time);

-- 插入菜单配置
-- 注意：需要在 hzhub-system 的 sys_menu 表中执行以下 SQL

-- ERP 管理一级菜单（目录）
INSERT INTO sys_menu (menu_name, parent_id, order_num, path, component, is_frame, is_cache, menu_type, visible, status, perms, icon, create_by, create_time, remark)
VALUES ('ERP管理', 0, 5, '/erp', 'ParentView', 1, 0, 'M', '0', '0', '', 'monitor', 'admin', NOW(), 'ERP API管理目录');

-- API 配置管理菜单（二级菜单 - 列表页面）
INSERT INTO sys_menu (menu_name, parent_id, order_num, path, component, is_frame, is_cache, menu_type, visible, status, perms, icon, create_by, create_time, remark)
VALUES ('API配置', (SELECT menu_id FROM (SELECT menu_id FROM sys_menu WHERE menu_name='ERP管理' LIMIT 1) t), 1, 'api', 'erp/api/index', 1, 0, 'C', '0', '0', 'erp:api:list', 'tool', 'admin', NOW(), 'API配置管理页面');

-- API 配置按钮权限（不在菜单显示，只用于按钮级权限控制）
SET @api_menu_id = (SELECT menu_id FROM (SELECT menu_id FROM sys_menu WHERE menu_name='API配置' AND component='erp/api/index' LIMIT 1) t);

-- 注意：menu_type='F' 表示按钮，visible='1' 表示隐藏不在菜单中显示
INSERT INTO sys_menu (menu_name, parent_id, order_num, path, component, is_frame, is_cache, menu_type, visible, status, perms, icon, create_by, create_time)
VALUES ('API查询', @api_menu_id, 1, '', NULL, 1, 0, 'F', '1', '0', 'erp:api:query', '#', 'admin', NOW());

INSERT INTO sys_menu (menu_name, parent_id, order_num, path, component, is_frame, is_cache, menu_type, visible, status, perms, icon, create_by, create_time)
VALUES ('API新增', @api_menu_id, 2, '', NULL, 1, 0, 'F', '1', '0', 'erp:api:add', '#', 'admin', NOW());

INSERT INTO sys_menu (menu_name, parent_id, order_num, path, component, is_frame, is_cache, menu_type, visible, status, perms, icon, create_by, create_time)
VALUES ('API修改', @api_menu_id, 3, '', NULL, 1, 0, 'F', '1', '0', 'erp:api:edit', '#', 'admin', NOW());

INSERT INTO sys_menu (menu_name, parent_id, order_num, path, component, is_frame, is_cache, menu_type, visible, status, perms, icon, create_by, create_time)
VALUES ('API删除', @api_menu_id, 4, '', NULL, 1, 0, 'F', '1', '0', 'erp:api:remove', '#', 'admin', NOW());

INSERT INTO sys_menu (menu_name, parent_id, order_num, path, component, is_frame, is_cache, menu_type, visible, status, perms, icon, create_by, create_time)
VALUES ('API测试', @api_menu_id, 5, '', NULL, 1, 0, 'F', '1', '0', 'erp:api:test', '#', 'admin', NOW());

INSERT INTO sys_menu (menu_name, parent_id, order_num, path, component, is_frame, is_cache, menu_type, visible, status, perms, icon, create_by, create_time)
VALUES ('清除缓存', @api_menu_id, 6, '', NULL, 1, 0, 'F', '1', '0', 'erp:api:cache', '#', 'admin', NOW());

-- API 监控统计菜单（二级菜单 - 统计页面）
INSERT INTO sys_menu (menu_name, parent_id, order_num, path, component, is_frame, is_cache, menu_type, visible, status, perms, icon, create_by, create_time, remark)
VALUES ('API监控', (SELECT menu_id FROM (SELECT menu_id FROM sys_menu WHERE menu_name='ERP管理' LIMIT 1) t), 2, 'stats', 'erp/stats/index', 1, 0, 'C', '0', '0', 'erp:api:stats', 'monitor', 'admin', NOW(), 'API调用统计监控页面');